en	An authentication exception occurred.
ur	ایک تصدیقي خرابی پیش آگئی ۓ

en	Authentication credentials could not be found.
ur	درج کردھ ریکارڈ نہیں مل سکا

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
ur	سسٹم کی خرابی کی وجہ سے تصدیق کی درخواست پر کارروائی نہیں ہو سکی

en	Invalid credentials.
ur	غلط ڈیٹا

en	Cookie has already been used by someone else.
ur	کوکی پہلے ہی کسی اور کے ذریعہ استعمال ہو چکی ہے

en	Not privileged to request the resource.
ur	وسائل کی درخواست کرنے کا اختیار نہیں ہے

en	Invalid CSRF token.
ur	ٹوکن غلط ہے CSRF

en	No authentication provider found to support the authentication token.
ur	تصدیقی ٹوکن کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی تصدیقی کنندہ نہیں ملا

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
ur	کوئی سیشن دستیاب نہیں ہے، یا تو اس کا وقت ختم ہو گیا ہے یا کوکیز فعال نہیں ہیں

en	No token could be found.
ur	کوئی ٹوکن نہیں مل سکا

en	Username could not be found.
ur	يوذر نہیں مل سکا

en	Account has expired.
ur	اکاؤنٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے

en	Credentials have expired.
ur	اسناد کی میعاد ختم ہو چکی ہے

en	Account is disabled.
ur	اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے

en	Account is locked.
ur	اکاؤنٹ لاک ہے

en	Too many failed login attempts, please try again later.
ur	لاگ ان کی بہت زیادہ ناکام کوششیں ہو چکی ہیں، براۓ کرم بعد میں دوبارہ کوشش کریں

en	Invalid or expired login link.
ur	غلط یا ختم شدھ لاگ ان لنک

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
ur	منٹ باد %minutes% لاگ ان کی بہت زیادہ ناکام کوششیں ہو چکی ہیں، براۓ کرم دوبارھ کوشيش کريں

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
ur	بہت زیادہ ناکام لاگ ان کوششیں، براہ کرم %minutes% منٹ میں دوبارہ کوشش کریں۔