en	An authentication exception occurred.
uk	Помилка автентифікації.

en	Authentication credentials could not be found.
uk	Автентифікаційні дані не знайдено.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
uk	Запит на автентифікацію не може бути опрацьовано у зв’язку з проблемою в системі.

en	Invalid credentials.
uk	Невірні автентифікаційні дані.

en	Cookie has already been used by someone else.
uk	Хтось інший вже використав цей сookie.

en	Not privileged to request the resource.
uk	Відсутні права на запит цього ресурсу.

en	Invalid CSRF token.
uk	Невірний токен CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
uk	Не знайдено провайдера автентифікації, що підтримує токен автентифікаціії.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
uk	Сесія недоступна, її час вийшов, або cookies вимкнено.

en	No token could be found.
uk	Токен не знайдено.

en	Username could not be found.
uk	Ім’я користувача не знайдено.

en	Account has expired.
uk	Термін дії облікового запису вичерпано.

en	Credentials have expired.
uk	Термін дії автентифікаційних даних вичерпано.

en	Account is disabled.
uk	Обліковий запис відключено.

en	Account is locked.
uk	Обліковий запис заблоковано.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
uk	Забагато невдалих спроб входу. Будь ласка, спробуйте пізніше.

en	Invalid or expired login link.
uk	Посилання для входу недійсне, або термін його дії закінчився.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
uk	Забагато невдалих спроб входу. Будь ласка, спробуйте знову через %minutes% хвилину.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
uk	Забагато невдалих спроб входу, будь ласка, спробуйте ще раз через %minutes% хвилину.|Забагато невдалих спроб входу, будь ласка, спробуйте ще раз через %minutes% хвилини.|Забагато невдалих спроб входу, будь ласка, спробуйте ще раз через %minutes% хвилин.