en	An authentication exception occurred.
pl	Wystąpił błąd uwierzytelniania.

en	Authentication credentials could not be found.
pl	Dane uwierzytelniania nie zostały znalezione.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
pl	Żądanie uwierzytelniania nie mogło zostać pomyślnie zakończone z powodu problemu z systemem.

en	Invalid credentials.
pl	Nieprawidłowe dane.

en	Cookie has already been used by someone else.
pl	To ciasteczko jest używane przez kogoś innego.

en	Not privileged to request the resource.
pl	Brak uprawnień dla żądania wskazanego zasobu.

en	Invalid CSRF token.
pl	Nieprawidłowy token CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
pl	Nie znaleziono mechanizmu uwierzytelniania zdolnego do obsługi przesłanego tokenu.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
pl	Brak danych sesji, sesja wygasła lub ciasteczka nie są włączone.

en	No token could be found.
pl	Nie znaleziono tokenu.

en	Username could not be found.
pl	Użytkownik o podanej nazwie nie istnieje.

en	Account has expired.
pl	Konto wygasło.

en	Credentials have expired.
pl	Dane uwierzytelniania wygasły.

en	Account is disabled.
pl	Konto jest wyłączone.

en	Account is locked.
pl	Konto jest zablokowane.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
pl	Zbyt dużo nieudanych prób logowania, proszę spróbować ponownie później.

en	Invalid or expired login link.
pl	Nieprawidłowy lub wygasły link logowania.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
pl	Zbyt wiele nieudanych prób logowania, spróbuj ponownie po upływie %minutes% minut.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
pl	Zbyt wiele nieudanych prób logowania, spróbuj ponownie za %minutes% minutę.|Zbyt wiele nieudanych prób logowania, spróbuj ponownie za %minutes% minuty.|Zbyt wiele nieudanych prób logowania, spróbuj ponownie za %minutes% minut.