en	An authentication exception occurred.
nn	Innlogginga har feila.

en	Authentication credentials could not be found.
nn	Innloggingsinformasjonen vart ikkje funnen.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
nn	Innlogginga vart ikkje fullført på grunn av ein systemfeil.

en	Invalid credentials.
nn	Ugyldig innloggingsinformasjon.

en	Cookie has already been used by someone else.
nn	Informasjonskapselen er allereie brukt av ein annan brukar.

en	Not privileged to request the resource.
nn	Du har ikkje åtgang til å be om denne ressursen.

en	Invalid CSRF token.
nn	Ugyldig CSRF-teikn.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
nn	Fann ingen innloggingstilbydar som støttar dette innloggingsteiknet.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
nn	Ingen sesjon tilgjengeleg. Sesjonen er anten ikkje lenger gyldig, eller informasjonskapslar er ikkje skrudd på i nettlesaren.

en	No token could be found.
nn	Fann ingen innloggingsteikn.

en	Username could not be found.
nn	Fann ikkje brukarnamnet.

en	Account has expired.
nn	Brukarkontoen er utgjengen.

en	Credentials have expired.
nn	Innloggingsinformasjonen er utgjengen.

en	Account is disabled.
nn	Brukarkontoen er sperra.

en	Account is locked.
nn	Brukarkontoen er sperra.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
nn	For mange innloggingsforsøk har feila, prøv igjen seinare.

en	Invalid or expired login link.
nn	Innloggingslenka er ugyldig eller utgjengen.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
nn	For mange mislykkede påloggingsforsøk, prøv igjen om %minutes% minutt.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
nn	For mange mislukka innloggingsforsøk, prøv igjen om %minutes% minutt.