en	An authentication exception occurred.
lt	Įvyko autentifikacijos klaida.

en	Authentication credentials could not be found.
lt	Nepavyko rasti autentifikacijos duomenų.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
lt	Autentifikacijos užklausos nepavyko įvykdyti dėl sistemos klaidų.

en	Invalid credentials.
lt	Klaidingi duomenys.

en	Cookie has already been used by someone else.
lt	Slapukas buvo panaudotas kažkam kitam.

en	Not privileged to request the resource.
lt	Neturite teisių pasiektį resursą.

en	Invalid CSRF token.
lt	Neteisingas CSRF raktas.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
lt	Nerastas autentifikacijos tiekėjas, kuris palaikytų autentifikacijos raktą.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
lt	Sesija yra nepasiekiama, pasibaigė galiojimo laikas arba slapukai yra išjungti.

en	No token could be found.
lt	Nepavyko rasti rakto.

en	Username could not be found.
lt	Tokio naudotojo vardo nepavyko rasti.

en	Account has expired.
lt	Paskyros galiojimo laikas baigėsi.

en	Credentials have expired.
lt	Autentifikacijos duomenų galiojimo laikas baigėsi.

en	Account is disabled.
lt	Paskyra yra išjungta.

en	Account is locked.
lt	Paskyra yra užblokuota.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
lt	Per daug nepavykusių prisijungimo bandymų, pabandykite dar kartą vėliau.

en	Invalid or expired login link.
lt	Netinkama arba pasibaigusio galiojimo laiko prisijungimo nuoroda.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
lt	Per daug nepavykusių prisijungimo bandymų, pabandykite dar kartą po %minutes% minutės.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
lt	Per daug nesėkmingų prisijungimo bandymų, bandykite vėl po %minutes% minutės.|Per daug nesėkmingų prisijungimo bandymų, bandykite vėl po %minutes% minučių.