en	An authentication exception occurred.
hy	Նույնականացման սխալ։

en	Authentication credentials could not be found.
hy	Նույնականացման տվյալները չեն գտնվել։

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
hy	Համակարգային սխալ՝ նույնականացման հացրման պրոցեսինգի ժամանակ։

en	Invalid credentials.
hy	Սխալ մուտքային տվյալներ

en	Cookie has already been used by someone else.
hy	Cookie-ն արդեն օգտագործվում է ուրիշի կողմից։

en	Not privileged to request the resource.
hy	Ռեսուրսի հարցման համար չկա թույլատվություն։

en	Invalid CSRF token.
hy	Անվավեր CSRF թոքեն։

en	No authentication provider found to support the authentication token.
hy	Նույնականացման ոչ մի մատակարար չի գտնվել, որ աջակցի նույնականացման թոքենը։

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
hy	Հասանելի սեսիա չկա, կամ այն սպառվել է կամ cookie-ները անջատված են:

en	No token could be found.
hy	Թոքենը չի գտնվել։

en	Username could not be found.
hy	Օգտանունը չի գտնվել։

en	Account has expired.
hy	Հաշիվը ժամկետանց է։

en	Credentials have expired.
hy	Մուտքային տվյալները ժամկետանց են։

en	Account is disabled.
hy	Հաշիվը դեկատիվացված է։

en	Account is locked.
hy	Հաշիվն արգելափակված է։

en	Too many failed login attempts, please try again later.
hy	Չափից շատ մուտքի փորձեր, խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ

en	Invalid or expired login link.
hy	Անվավեր կամ ժամկետանց մուտքի հղում։

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
hy	Մուտքի չափազանց շատ անհաջող փորձեր: Խնդրում ենք կրկին փորձել %minutes րոպե:

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
hy	Չափազանց շատ անհաջող մուտքի փորձեր, խնդրում ենք փորձել կրկին %minutes% րոպեից.