en	An authentication exception occurred.
hr	Dogodila se autentifikacijske iznimka.

en	Authentication credentials could not be found.
hr	Autentifikacijski podaci nisu pronađeni.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
hr	Autentifikacijski zahtjev nije moguće provesti uslijed sistemskog problema.

en	Invalid credentials.
hr	Neispravni akreditacijski podaci.

en	Cookie has already been used by someone else.
hr	Cookie je već netko drugi iskoristio.

en	Not privileged to request the resource.
hr	Nemate privilegije zahtijevati resurs.

en	Invalid CSRF token.
hr	Neispravan CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
hr	Nije pronađen autentifikacijski provider koji bi podržao autentifikacijski token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
hr	Sesija nije dostupna, ili je istekla ili cookies nisu omogućeni.

en	No token could be found.
hr	Token nije pronađen.

en	Username could not be found.
hr	Korisničko ime nije pronađeno.

en	Account has expired.
hr	Račun je isteko.

en	Credentials have expired.
hr	Akreditacijski podaci su istekli.

en	Account is disabled.
hr	Račun je onemogućen.

en	Account is locked.
hr	Račun je zaključan.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
hr	Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo kasnije.

en	Invalid or expired login link.
hr	Link za prijavu je isteako ili je neispravan.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
hr	Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo za %minutes% minutu.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
hr	Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minutu.|Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minute.|Previše neuspjelih pokušaja prijave, pokušajte ponovo za %minutes% minuta.